Copyright: © 2000-2003 by H+H Software GmbH
Citation: © 2000-2003 by H+H Software GmbH


Übersicht
 – Übersicht

Der Skriptgenerator erstellt eine Visual Basic Skript, das es ermöglicht, mehrere virtuelle CDs gleichzeitig in beliebige virtuelle CD-Laufwerke einzulegen. Hierfür müssen entweder im Hauptfenster des Skriptgenerators die gewünschten virtuellen CDs hinzugefügt werden oder es werden in der CD-Ansicht der Verwaltung die virtuellen CDs markiert, für die das Skript generiert werden soll. Dann wird über das Menü der Skriptgenerator gestartet. Die zweite Methode ist wesentlich komfortabler, da hier die virtuellen CDs automatisch in den Skriptgenerator übernommen werden.

Die generierten Skripte werden in dem Ordner, der in den Einstellungen auf der Karte Ordner dafür festgelegt wurde, abgelegt. In der Verwaltung werden sie über die Auswahl des Eintrags Skripte angezeigt und können über einen Doppelklick gestartet werden.

	Der Skriptgenerator ist als Hilfsmittel gedacht, um die API Schnittstelle von Virtual CD für Benutzer nutzbar zu machen, die mit der Programmierung nicht vertraut sind. Falls sie bereits Erfahrung mit Skripten gesammelt haben, können Sie auch eigene Skripte erstellen und die Schnittstelle in vollem Umfang nutzen. Sehen Sie sich dafür bitte die Dokumentation der API an, die Sie über das Startmenü aufrufen können.


Skriptgenerator
 – Skriptgenerator

Der Skriptgenerator zeigt eine Liste aller virtuellen CDs an, die zusammen eingelegt werden sollen. Diese Liste kann über die Schaltflächen rechts verändert werden:

Hinzufügen	Öffnet einen Standarddialog, um eine weitere virtuelle CD hinzuzufügen.
Bearbeiten	Öffnet den Dialog zur Auswahl eines virtuellen CD-Laufwerks für die ausgewählte virtuelle CD.
Entfernen	Entfernt die ausgewählte virtuelle CD.

Nachdem alle virtuellen CDs in der Liste eingetragen sind, muss noch der Name des Skripts festlegt werden. Dieser ist mit ‚Unbekannt’ vorbelegt und sollte immer durch einen sprechenden Namen ersetzt werden, damit auch später noch erkennbar ist, welche virtuellen CDs das Skript einlegt.

Nun kann das Skript durch betätigen der Schaltfläche ‚Generieren’ erzeugt werden.

	Damit beim Einlegen mehrerer virtueller CDs nicht die verschiedenen Autorun Anwendungen gestartet werden, können sie das Autorun über die Eigenschaften der virtuellen CD in der Verwaltung abschalten.


Auswahl eines virtuellen CD-Laufwerks
 – Auswahl eines virtuellen CD-Laufwerks

Mit Hilfe der Auswahl eines virtuellen CD-Laufwerks, kann festgelegt werden, ob die virtuelle CD

•	in das virtuelle CD-Laufwerk eingelegt werden soll, das in den Eigenschaften der virtuellen CD festgelegt ist. In diesem Fall muss ‚Standardlaufwerk’ ausgewählt werden.

	Diese Methode ist wesentlich komfortabeler, da es dann möglich ist, jederzeit über die Eigenschaften der virtuellen CD in der Verwaltung festzulegen, in welches virtuelle CD-Laufwerk diese eingelegt werden soll. Eine Neuerstellung des Skripts zum Ändern der CD-Laufwerke entfällt.
•	in ein ausgewähltes virtuelles CD-Laufwerk eingelegt werden soll.

	Bei der genauen Festlegung des virtuellen CD-Laufwerks ist immer sichergestellt, dass die virtuelle CD auch genau in diese eingelegt werden soll. Es ist dann aber jedes Mal notwendig, ein neues Skript zu erzeugen, wenn ein CD-Laufwerk für eine virtuelle CD geändert werden soll.